Detienen a presunto ladrón de la Universidad de Los Ángeles

Mediante el seguimiento con las cámaras de monitoreo de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) de la, policías municipales detuvieron a Mario “P.”, de 53 años de edad, quien rompió una ventana para sustraer pertenencias de la Universidad de Los Ángeles.

Los uniformados lograron la recuperación de lo robado y el aseguramiento del masculino, mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de robo a institución educativa.